From 8dc7156bc0271965ea1e6768cfc7bbe67cef1876 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: wm4 <wm4@nowhere>
Date: Thu, 9 Apr 2015 19:30:26 +0200
Subject: vo_opengl_cb: add a function to report vsync time

And also let vo.c know of it.

Currently, this does not help much, but will facilitate future
improvements.
---
 libmpv/mpv.def | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'libmpv/mpv.def')

diff --git a/libmpv/mpv.def b/libmpv/mpv.def
index d4d45874fa..4cdcf6b06b 100644
--- a/libmpv/mpv.def
+++ b/libmpv/mpv.def
@@ -23,6 +23,7 @@ mpv_initialize
 mpv_load_config_file
 mpv_observe_property
 mpv_opengl_cb_init_gl
+mpv_opengl_cb_report_flip
 mpv_opengl_cb_render
 mpv_opengl_cb_set_update_callback
 mpv_opengl_cb_uninit_gl
-- 
cgit v1.2.3

